Aspect institutionnel de la ressource en eau

Management de l eau d eau/Outils d

l services publics EAU. Domiciliation Laboratoire de Recherche des Sciences de l Eau de l Ecole Nationale Polytechnique d Alger

Porteur du projet Adresse Professionnelle Courriel

KETTAB Ahmed Hydraulique Ecole Nationale Polytechnique d Alger 021823379 kettab@yahoo.fr L uation des performances est essentielle pour toute entreprise car elle seule peut garantir son indispensable excellence. d indicateurs de performance. Un indicateur de performance est une mesure quantitative d un aspe exploitant ou de son niveau de service. Classiquement les

mise en uvre de tableau de bord en interne dans une optique d effet des recommandations. Ce panel d'indicateurs de performance peut permettre d l Il faut noter que c est au prix d

La seconde phase du projet sera de cap

ciel.

C_{hercheur Adresse professionnelle Grade}

Ecole Nationale Polytechnique d Alger Hydraulique

BENZIADA Salim Ecole Nationale Polytechnique d Alger Hydraulique

NAKIB Maamar 24 rue Ali Ben Mohamed Bellevue El Harrache Alger Traitement des eaux Maitre Assistant A

MELLAK Driss Impasse Guellati, Villa samson El Biar 16230 ALGER Hydraulique

MERZOUK Madjid Impasse Guellati, Villa samson El Biar 16230 ALGER Hydraulique

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.