Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

NAFAA KEBLOUTI

Université Badji Mokhtar Annaba, BP 12 Sidi Amar hydrogéologue

Maitre de conférences

BENHAMZA MOUSSA

Université Badji Mokhtar Annaba, BP 12 Sidi Amar

Hydrochimie

Maitre de conférences

NAFAA DHIKRANE

Université Badji Mokhtar Annaba, BP 12 Sidi Amar

DJEBABRIA OUARDA

Université Badji Mokhtar Annaba, BP 12 Sidi Amar

Quantification et mobilisation des ressources en eau

Mobilisation des ressources en eau Ressources en eau non conventionnelles

Recherches sur les possibilités de mobilisation et de réutilisation des ressources en eau non conventionnelles : cas station d’épuration (STEP) Annaba Domiciliation Laboratoire des traitements des eaux et valorisation des déchets Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

HAMMAR YAHIA Hydraulique

Université Annaba 23000, Dépt.

d’Hydraulique BP 12 Sidi Amar 038515810 yachaze@yahoo.fr Résumé La vulnérabilité à l’épuisement des ressources en eau constitue à l’horizon 2020 une des plus complexes problématiques du millénaire ;. la population algérienne atteindra 40 millions d’habitants , avec des ressources en eau potentiellement mobilisables estimées à 15 milliards de m3/an, ce qui correspondrait à un seuil de moins de 400 m3/hab. (375) classant l’Algérie dans la catégorie des pays pauvres en ressources hydriques, voire en situation de rareté , aggravée par l’important déficit pluviométrique enregistré les 25 dernières années, évalué sur l’ensemble du pays à près de 30%.( MRE -PNE- -2006). A l’horizon 2020 apparaîtront des déficits chroniques en eau potable dans les agglomérations urbaines de la wilaya d’Annaba; il serait alors impératif d’initier une recherche appliquée devant permettre l’évaluation, la caractérisation et le recyclage des eaux usées domestique épurées produites par la ville de Annaba et des agglomérations avoisinantes. Le présent projet de recherche porte sur une approche méthodologique de l’analyse de la problématique contrastée des eaux usées épurées « potentiel » et « menace » sur la santé publique et l’environnement. La valorisation des eaux usées épurées (EUE) constitue un défi pour la planificateurs et gestionnaires des ressources en eau, dans ce contexte la présente contribution traite l’étude de la réutilisation des EUE de la Station d’épuration ( STEP) du technopole de Annaba. Ainsi les objectifs visés dans le présent projet s’inscrivent dans la stratégie nationale programmée par le ministère des ressources en eau (MRE) et la direction d’hydraulique d’Annaba (DHW). Ils porteront sur la recherche de solution tendant à apporter une réponse à la problématique de la réutilisation des eaux usées épurées (REUE) notamment en agriculture.